+
  • undefined

疤痕凝胶

产品型号:

0

产品特点

硅酮疤痕凝胶
【适用范围】用于辅助改善皮肤病理性疤痕,辅助预防皮肤病理性疤痕的形成。适用于愈合的伤口
【规格】5g
【贮藏条件】密封,温室保存
【结构及组成】产品由医用二甲基硅油、卡波姆、甘油、三乙醇胺、羟苯甲酯钠、聚山梨酯80、薄荷脑、丙二醇、薰衣草精油、纯化水组成。所含成份不发挥药理学作用。
【产品技术要求编号】湘械注准20202140425
【禁忌】禁用于感染、溃疡或糜烂性伤口,未愈合的伤口;过敏者禁用
【医疗器械注册证编号或者备案凭证编号】湘械注准20202140425
【注册人或者备案人信息】湖南爱杰特生物科技有限公司
【安全使用说明】清洁疤痕部位,取适量本品涂于疤痕部位,均匀涂开,适量按摩,每天2-4次或遵医嘱
【生产企业】湖南爱杰特生物科技有限公司
【生产许可证或者备案凭证编号】湘食药监械生产许20190010
图片名称

厦门杏鑫娱乐药业有限公司总部

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之2号厂房
电话:+86(21)0592-7272666(总机)

招商电话:400-001-8552
邮编:361100

联系杏鑫娱乐

微信公众号

图片名称
微博
微信
ewm
QQ好友
ewm
抖音
ewm

Copyright? 2021 厦门杏鑫娱乐药业有限公司   版权所有   闽ICP备18002578号-1

  • 在线客服

  • 客服热线

    客服热线

    400-001-8552

  • 关注杏鑫娱乐

    公众号

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部
【杏鑫娱乐地图】【sitemap】