• +
    • undefined

    龙脊通

    产品型号:

    11

    产品特点

    远红外治疗贴
    【规格】100×121
    【型号】3贴100*121mm/盒
    【生产许可证或者备案凭证编号】闽食药管械生产许第20120333号
    【结构及组成】该产品由远红外陶瓷粉、甘油、羧甲基纤维素钠、卡波姆940、活性炭、无纺布芯袋、医用透气胶带和离型纸组成。
    【禁忌】1、结核病患者禁用;2、恶性肿瘤患者禁用;3、孕妇禁用;4、对医用透气胶带过敏者禁用;5、皮肤创伤破损部位禁用;6、皮肤有红肿热痛者禁用。
    【适用范围】适用于缓解肩周炎引起的疼痛和有助于改善活动功能
    【医疗器械注册证编号或者备案凭证编号】闽食药监械(准)字2013第2260117号
    【贮藏条件】密封,置阴凉干燥处保存
    【安全使用说明】1.每日1次,每次1贴,每帖敷8-10小时。2. 使用前,请清洁患处,保持干燥。取本品揭去离型纸,撕去易撕条,贴于患病处。
    【注册人或者备案人信息】厦门杏鑫娱乐药业有限公司
    【生产企业】厦门杏鑫娱乐药业有限公司
    【产品技术要求编号】闽食药监械(准)字2013第2260117号
    图片名称

    厦门杏鑫娱乐药业有限公司总部

    地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之2号厂房
    电话:+86(21)0592-7272666(总机)

    招商电话:400-001-8552
    邮编:361100

    联系杏鑫娱乐

    微信公众号

    图片名称
    微博
    微信
    ewm
    QQ好友
    ewm
    抖音
    ewm

    Copyright? 2021 厦门杏鑫娱乐药业有限公司   版权所有   闽ICP备18002578号-1

    • 在线客服

    • 客服热线

      客服热线

      400-001-8552

    • 关注杏鑫娱乐

      公众号

      关注公众号 获取更多灵感

    • 返回顶部
    【杏鑫娱乐地图】【sitemap】