+
  • undefined

一条根膏贴

产品型号:

一条根膏贴

产品特点

医用冷敷贴
【规格】10*12cm
【结构及组成】由无纺布背衬层、凝胶层、防粘纸等部分组成。不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。
【生产企业】厦门杏鑫娱乐药业有限公司
【注册人或者备案人信息】厦门杏鑫娱乐药业有限公司
【备案凭证编号】闽厦械备20180299号
【产品技术要求编号】闽厦械备20180299号
【适用范围】用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织
【禁忌】皮肤破损、皮肤过敏者禁用,孕妇禁用
【贮藏条件】密封,在常温处保存
图片名称

厦门杏鑫娱乐药业有限公司总部

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之2号厂房
电话:+86(21)0592-7272666(总机)

招商电话:400-001-8552
邮编:361100

联系杏鑫娱乐

微信公众号

图片名称
微博
微信
ewm
QQ好友
ewm
抖音
ewm

Copyright? 2021 厦门杏鑫娱乐药业有限公司   版权所有   闽ICP备18002578号-1

  • 在线客服

  • 客服热线

    客服热线

    400-001-8552

  • 关注杏鑫娱乐

    公众号

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部
【杏鑫娱乐地图】【sitemap】