+
  • undefined

一条根喷雾

产品型号:

一条根喷雾

产品特点

  

医用冷敷凝胶

【规格】喷雾120ml/瓶

【备案凭证编号】闽厦械备20180300号

【适用范围】用于物理退热、冷敷理疗。仅用于闭合性软组织

【贮藏条件】密封,在常温处保存

【生产许可证】闽厦食药监械生产备20150002号

【禁忌】皮肤破损、皮肤过敏者禁用,孕妇禁用

【安全使用说明】1.用量:每天1~2次。2.取本品轻轻摇动,喷涂于需冷敷部位皮肤

图片名称

厦门杏鑫娱乐药业有限公司总部

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之2号厂房
电话:+86(21)0592-7272666(总机)

招商电话:400-001-8552
邮编:361100

联系杏鑫娱乐

微信公众号

图片名称
微博
微信
ewm
QQ好友
ewm
抖音
ewm

Copyright? 2021 厦门杏鑫娱乐药业有限公司   版权所有   闽ICP备18002578号-1

  • 在线客服

  • 客服热线

    客服热线

    400-001-8552

  • 关注杏鑫娱乐

    公众号

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部
【杏鑫娱乐地图】【sitemap】