+
  • undefined

杏鑫娱乐 鼻腔鼻塞通气鼻贴

产品型号:

1

产品特点

【医疗器械名称】通气鼻贴

【规格】55mm*16mm

【生产许可证或者备案凭证编号】皖食药监械生产许20170004号

【产品技术要求编号】皖械注准20202140052

【贮藏条件】贮存在温度为15°~30℃,相对湿度不大于80%、常温常压、通风、干燥、远离热源、无腐蚀性气体的室内。运输中应防潮、避免光照、远离热源。

【生产企业】安徽省德济堂药业有限公司

【医疗器械注册证编号或者备案凭证编号】皖械注准20202140052

【注册人或者备案人信息】安徽省德济堂药业有限公司

图片名称

厦门杏鑫娱乐药业有限公司总部

地址:厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安北路3701号之2号厂房
电话:+86(21)0592-7272666(总机)

招商电话:400-001-8552
邮编:361100

联系杏鑫娱乐

微信公众号

图片名称
微博
微信
ewm
QQ好友
ewm
抖音
ewm

Copyright? 2021 厦门杏鑫娱乐药业有限公司   版权所有   闽ICP备18002578号-1

  • 在线客服

  • 客服热线

    客服热线

    400-001-8552

  • 关注杏鑫娱乐

    公众号

    关注公众号 获取更多灵感

  • 返回顶部


【杏鑫娱乐地图】【sitemap】